<script setup lang="ts">
/**
 * ChangePasswordCard — карточка смены пароля.
 * Sprint 4 Phase B/2 — split SecurityTab (audit O-refactor-04 хвост).
 *
 * MVP: только статичный display + кнопка-заглушка. Реальный flow смены пароля
 * (диалог old/new/new_confirm + POST /api/account/change-password) — отдельный коммит.
 */
</script>

<template>
    <v-card variant="outlined" class="pa-4 mb-4">
        <h3 class="text-subtitle-2 mb-3">Пароль</h3>
        <p class="text-body-2 text-medium-emphasis mb-3">Последняя смена: 12.04.2026 (26 дней назад)</p>
        <v-btn variant="outlined" size="small" prepend-icon="mdi-lock-reset"> Сменить пароль </v-btn>
    </v-card>
</template>
